
LIB[RARY][/ПРК] СПФБИБЛ[СПФ[,... СПФ][/ПРК]

	Создает библиотеки обьектных модулей и макробиблиотеки.
	Системной библиотекой обьектных модулей является SYSLIB.OBJ.
	Макробиблиотека - SYSMAC.SML.
	По умолчанию .LST - тип файла листинга каталога библиотеки, 
	.OBJ - тип файла для библиотек обьектных модулей, .MAC -
	для библиотек макроопределений и входных файлов на языке 
	АССЕМБЛЕР.
	   	       
  OPTIONS
   ALLOCATE:N
   CREATE
	Используется для создания обьектной библиотеки
   DELETE
	Используется для удаления обьектных модулей и всех связанных
	с ними глобальных имен из каталога файла библиотеки
   EXTRACT
	Используется для исключения обьектного модуля из библиотеки
	и хранения его на томе с тем же именем и типом .OBJ. Нельзя
	обьединять этот переключатель с любым другим переключателем
   INSERT
	Используется для включения обьектного модуля в существующую
	библиотеку. По умолчанию система подразумевает /INSERT 
   LIST[:СПФ]
	Используется для получения листинга каталога обьектной
	библиотеки
   MACRO[:N]
	Используется для создания макробиблиотеки. N - размер 
	(в блоках) каталога библиотеки
   NOOB[JECT]
	Используется для запрещения создания новой обьектной библиотеки
   PROMPT
	Указывает, что спецификации входных файлов будут продолжены на
	следующую строку. Этот переключатель допустим со всеми другими
	переключателями кроме /EXTRACT. Символы // должны завершать
	список спецификаций входных файлов
   REMOVE
	Стирает указанные глобальные имена из каталога библиотечного
	файла, но не из библиотеки!
   REPLACE
	В строке команды следует за спецификацией входного файла и
	используется для замены модулей в обьектной библиотеке на модули
	с тем же именем, содержащиеся в указанных файлах
	

  EXAMPLES
	1. LIB/CREATE NEWLIB FIRST, SECOND    ! Создается обьектная 
					      ! библиотека NEWLIB.OBJ,
					      ! содержащая модули файлов
					      ! FIST.OBJ и SECOND.OBJ
      
	2. LIB/MACRO/PROMPT MACLIB A,B,C,D    ! Создается макробиблиотека
	   *E, F, G                           ! из семи входных файлов
	   *// 

